#
# ChangeLog for trunk/LMDZ.VENUS/deftank/z2sig-venus78niv.def
#
# Generated by Trac 1.2
# Feb 13, 2025, 10:43:14 PM

Wed, 03 Apr 2013 12:20:46 GMT slebonnois [927]
	* trunk/DOC/documentation/disvert.pdf (modified)
	* trunk/DOC/documentation/disvert.tex (modified)
	* trunk/DOC/documentation/newstart.pdf (modified)
	* trunk/DOC/documentation/newstart.tex (modified)
	* trunk/DOC/documentation/rcm1d.pdf (modified)
	* trunk/DOC/documentation/rcm1d.tex (modified)
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/z2sig-venus78niv.def (added)
	* trunk/LMDZ.VENUS/libf/phyvenus/comg1d.h (deleted)
	* trunk/LMDZ.VENUS/libf/phyvenus/newstart.F (modified)
	* trunk/LMDZ.VENUS/libf/phyvenus/writeg1d.F (deleted)

	SL: mise a jour de quelques docs + correction bug dans newstart
	(Venus)


