#
# ChangeLog for trunk/LMDZ.VENUS/deftank/traceur-chemistry-withNOx.def
#
# Generated by Trac 1.2
# Jan 11, 2025, 3:57:58 AM

Wed, 21 Dec 2022 09:55:05 GMT streel [2851]
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/init_1Dx78.txt (added)
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/init_1Dx90.txt (added)
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/traceur-chemistry-withNOx.def (added)
	* trunk/LMDZ.VENUS/libf/phyvenus/dyn1d/rcm1d.F (modified)
	* trunk/LMDZ.VENUS/libf/phyvenus/photochemistry_venus.F90 (modified)
	* trunk/LMDZ.VENUS/libf/phyvenus/photolysis_mod.F90 (modified)
	* trunk/LMDZ.VENUS/libf/phyvenus/photolysis_online.F (modified)

	LMDZ.VENUS - chemical reaction rates update with JPL 2019
	           ...


