#
# ChangeLog for trunk/LMDZ.VENUS/deftank/gcm-96x96x50-notrac.def
#
# Generated by Trac 1.2
# Jan 2, 2025, 6:04:44 PM

Fri, 05 Nov 2021 12:01:29 GMT slebonnois [2581]
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/gcm-96x96x50-chemistry.def (modified)
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/gcm-96x96x50-notrac.def (modified)
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/gcm-96x96x78-chemistry.def (modified)
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/gcm-96x96x90-chemistry.def (modified)
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/gcm.def (modified)

	SL: update of Venus deftank


Tue, 07 Apr 2020 12:56:18 GMT slebonnois [2279]
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/context_lmdz_physics-78niv.xml (copied)
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/context_lmdz_physics-notrac.xml (copied)
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/context_lmdz_physics.xml (modified)
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/gcm-96x96x50-chemistry.def (copied)
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/gcm-96x96x50-notrac.def (copied)
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/gcm-96x96x78-chemistry.def (copied)
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/gcm.def (modified)
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/physiq-96x96x50-chemistry.def (copied)
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/physiq-96x96x50-notrac.def (copied)
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/physiq-96x96x78-chemistry.def (copied)
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/physiq.def (modified)
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/run.def (modified)
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/z2sig-venus95niv.def (added)

	SL: mise à jour des .def de référence à partir des simulations les ...


Tue, 27 Nov 2012 17:50:04 GMT slebonnois [854]
	* trunk/LMDZ.TITAN/deftank/gcm.def (modified)
	* trunk/LMDZ.TITAN/libf/phytitan/physiq.F (modified)
	* trunk/LMDZ.TITAN/makegcm (deleted)
	* trunk/LMDZ.VENUS/deftank/gcm.def (modified)
	* trunk/LMDZ.VENUS/makegcm (deleted)
	* trunk/UTIL/NCL/visu-utils.ncl (modified)

	SL: correction d'un bug pour Titan (zlsm1) + quelques petits
	ajustements


