#
# ChangeLog for trunk/LMDZ.TITAN/deftank/rcm1d.def
#
# Generated by Trac 1.2
# Dec 3, 2025, 8:46:33 AM

Fri, 21 Nov 2025 18:20:50 GMT lrosset [3975]
	* trunk/LMDZ.TITAN/DOC/rcm1d.pdf (added)
	* trunk/LMDZ.TITAN/DOC/rcm1d.tex (added)
	* trunk/LMDZ.TITAN/DOC/rcm1d_old.tex (added)
	* trunk/LMDZ.TITAN/deftank/callphys.def (added)
	* trunk/LMDZ.TITAN/deftank/rcm1d.def (added)
	* trunk/LMDZ.TITAN/deftank/run.def.1d (added)
	* trunk/LMDZ.TITAN/libf/chimtitan/titan.h (modified)
	* trunk/LMDZ.TITAN/libf/dynphy_lonlat/phytitan/gr_kim_vervack.F90 (modified)
	* trunk/LMDZ.TITAN/libf/phytitan/dyn1d/mod_const_mpi.F90 (added)
	* trunk/LMDZ.TITAN/libf/phytitan/dyn1d/mod_interface_dyn_phys.F90 (added)
	* trunk/LMDZ.TITAN/libf/phytitan/dyn1d/parallel_lmdz.F90 (added)
	* trunk/LMDZ.TITAN/libf/phytitan/dyn1d/rcm1d.F (modified)
	* trunk/LMDZ.TITAN/libf/phytitan/profile.F (modified)

	TITAN PCM :
	Updating and fixing the 1D version of the model : can ...


