input_diagfi.nc
t
u
v

1
5
1300
200
diagfi_P.nc


*** PARAMETERS
*input file
*fields
*fields
*fields
*end of field list
*1 for pressure levels
*top level (Pa)
*lower pressure level (Pa)
*nb levels
*output file
