&version=1.0
&dynamico
default parent=air scheme=vanleer default_init_value=0 phases=g
n2 default_init_value=0.95
co_ice
co_gas default_init_value=0.005
ch4_ice
ch4_gas default_init_value=0.05
prec_haze
haze

