# Planetary radius (m) : real (default=1187000)
radius = 6378100.0

# Pluto year length (in Pluto days)
year_day = 365.25

# day length (s) : real (default 551854.0625)
daysec = 86400.0

#periastron (in AU)
periastron = 1
#apoastron (in AU)
apoastron = 1

# periastron date (in sols since N. spring)
periastron_day = 290

# obliquity (in degrees)
obliquity = 23

# Gravity : real (default=0.61718899)
g = 9.8

# Planetary rotation rate : real (default=1.138559e-05)
omega = 7.292e-05

# kappa=Rd/cpp : real (default=0.2852999866)
kappa = 0.286

# Heat capacity at constant pressure : J.K-1.kg-1 (default=1004.70885)
cpp = 1005.0

# Reference pressure : in Pa (default=1.1)
preff = 1e5
