#
#-----------------------------------------------------------------------
#Parametres de controle du run:
#------------------------------

 planet_type = generic

# Nombre de jours d'integration                                         
 nday = 10

# nombre de pas par jour (multiple de iperiod) ( ici pour dt = 1 min )      
 day_step = 3200

# periode pour le pas Matsuno (en pas)                                  
 iperiod=5

# periode de stockage fichier histmoy (en jour)                         
 periodav=70.

# periode de la dissipation (en pas)                                    
  idissip=5

# choix de l'operateur de dissipation (star ou  non star )
 lstardis=.true.

# avec ou sans coordonnee hybrides
 hybrid=.true.

# nombre d'iterations de l'operateur de dissipation   gradiv
nitergdiv=1

# nombre d'iterations de l'operateur de dissipation  nxgradrot
nitergrot=2

# nombre d'iterations de l'operateur de dissipation  divgrad
   niterh=2

# temps de dissipation des plus petites long.d ondes pour u,v (gradiv)
 tetagdiv=20000.

# temps de dissipation des plus petites long.d ondes pour u,v(nxgradrot)
 tetagrot=10000.

# temps de dissipation des plus petites long.d ondes pour  h ( divgrad)
 tetatemp=10000.

# coefficient pour gamdissip
  coefdis=0.

# choix du shema d'integration temporelle (Matsuno ou Matsuno-leapfrog) 
  purmats=.false.

# avec ou sans physique                                                 
   physic=.true.

# periode de la physique (en pas)                                       
  iphysiq=10

# choix d'une grille reguliere
  grireg=.true.

# frequence (en pas) de l'ecriture du fichier diagfi               
 ecritphy=400

# Avec sponge layer
  callsponge  = .false.
 
# Sponge:  mode0(u=v=0), mode1(u=umoy,v=0), mode2(u=umoy,v=vmoy)
  mode_sponge= 0

# Sponge:  number of sponge layers
  nsponge= 40

# Sponge:  tetasponge (secondes)
  tetasponge = 50000

# some definitions for the physics, in file 'callphys.def'
INCLUDEDEF=callphys.def

