  18.00000
  0.010   
  0.015   
  0.025
  0.040
  0.060
  0.090
  0.1800
  0.3400
  0.90000
  1.50000
  1.80000
  2.50000
  3.60000
  6.50000
  9.50000
  13.0000
  22.0000
  29.0000
  36.0000
  42.0000
  47.0000
  53.0000
  60.0000
  80.0000
  105.000
  120.000
  140.000
