#
#----------------------------------------------------------------------- 
#Parametres de controle du run:                                          
#------------------------------                                          

# Nombre de jours dintegration                                         
     nday=42536

# nombre de pas par jour (multiple de iperiod) ( ici pour  dt = 1 min )      
 day_step = 65

# periode pour le pas Matsuno (en pas)                                  
  iperiod=5

# avec ou sans physique                                                 
   physic=.true.

# periode de la physique (en pas)                                       
  iphysiq=8

# frequence (en pas) de lecriture du fichier diagfi               
 ecritphy=6400.

# some definitions for the physics, in file 'callphys.def'
INCLUDEDEF=callphys.def
