25.0
      1.00000
      2.00000
      3.00000
      5.00000
      11.0000
      17.0000
      23.0000
      29.0000
      35.0000
      41.0000
      47.0000
      53.0000
      59.0000
      65.0000
      71.0000
      77.0000
      83.0000
      89.0000
      95.0000
      101.000
      107.000
      113.000
      119.000
      125.000
      131.000
      137.000
      143.000
      149.000
      155.000
      161.000
      167.000
      173.000
      179.000
      185.000
      191.000
      197.000
      203.000
      209.000
      215.000
      221.000
      227.000
      233.000
      239.000
      245.000
      251.000
      257.000
      263.000
      269.000
      275.000
      281.000
      287.000
      293.000
      299.000
      305.000
      311.000
      317.000
      323.000
      329.000
      335.000
      341.000
      347.000
      353.000
      359.000
      365.000
