Parametres de controle du run:                                          
------------------------------                                          

- Nombre de jours d'integration                                         
    nday
  47

- nombre de pas par jour (multiple de iperiod)                          
day_step
  960.

- periode pour le pas Matsuno (en pas)                                  
 iperiod
  5

- periode de sortie des variables de controle (en pas)                 
 iconser
  120

- periode d'ecriture du fichier histoire (en jour)                      
   iecri
  10

- periode de stockage fichier histmoy (en jour)                         
 periodav
  1

- periode de la dissipation (en pas)                                    
 idissip
  5

- choix de l'operateur de dissipation (star ou  non star )
  lstardis
  F

- nombre d'iterations de l'operateur de dissipation   gradiv
  nitergdiv
  1
 
- nombre d'iterations de l'operateur de dissipation  nxgradrot
  nitergrot
  2
 
- nombre d'iterations de l'operateur de dissipation  divgrad
  niterh
  2
 
- temps de dissipation des plus petites long.d ondes pour u,v (gradiv)
  tetagdiv
  5500.
 
- temps de dissipation des plus petites long.d ondes pour u,v (nxgradrot)
  tetagrot
  3600.
 
- temps de dissipation des plus petites long.d ondes pour   h
  tetatemp
  3600.
 
- coefficient pour gamdissip
 coefdis
  0.
 
- periode de la physique (en pas)                                       
  iphysiq
  20

- choix du shema d'integration temporelle (Matsuno ou Matsuno-leapfrog) 
 purmats
  F

- choix d'une grille reguliere                                          
  grireg
  T

- avec ou sans physique                                                 
  physic
  T

- frequence (en  pas !! ) de l'ecriture du fichier diagfi
  ecritphy
  960.

- longitude en degres du centre du zoom
  clon
  0.

- latitude en degres du centre du zoom
  clat
  0.

- facteur de grossissement du zoom,selon longitude
  alphax
  0.

- facteur de grossissement du zoom ,selon latitude
  alphay
  0.

-  Fonction  f(y)  hyperbolique ( si .true. )  ou   sinusoidale
 fxyhypb
 F

.
