# Nombre de jours d'intégration                
nday = 730

# Nombre de pas d'intégration dynamique par jour
day_step = 1

# Inclure ou non le cycle diurne
diurnal = .false.

# Période de la physique (en pas d'intégration dynamique)
iphysiq = 1

##########
# mode simple "gris" (coefficient d'absorption constant selon lambda)
graybody  = .true.
continuum = .false.
corrkdir  = null
# coefficient d'absorption IR et VIS en m2/kg [--> kappa ~ tau_surf*g/P]
kappa_IR = 5.e-5
kappa_VI = 5.e-6
##########




