
## RUN.DEF

# nombre de pas par jour (multiple de iperiod) ( ici pour dt = 1 min )
 day_step = 140

# periode de la physique (en pas) (en pas dynamiques, n'a de sens que si iflag_phys=1)                                      
  iphysiq=7

# temps de dissipation des plus petites long.d ondes pour u,v (gradiv)  
 tetagdiv=2700.

# temps de dissipation des plus petites long.d ondes pour u,v(nxgradrot)
 tetagrot=3600.

# temps de dissipation des plus petites long.d ondes pour  h ( divgrad) 
 tetatemp=3600.

## CALLPHYS.DEF

# the rad. transfer is computed every "iradia" physical timestep
iradia     = 320
