#
# ChangeLog for LMDZ6/trunk/DefLists/isotopes_params.def
#
# Generated by Trac 1.2
# Sep 17, 2024, 12:29:05 PM

Thu, 26 Jan 2023 23:35:36 GMT dcugnet [4399]
	* LMDZ6/trunk/DefLists/isotopes_params.def (modified)
	* LMDZ6/trunk/DefLists/tracer_RN_PB.def_iso (modified)
	* LMDZ6/trunk/libf/dyn3d/check_isotopes.F90 (modified)
	* LMDZ6/trunk/libf/dyn3dmem/check_isotopes_loc.F90 (modified)
	* LMDZ6/trunk/libf/misc/readTracFiles_mod.f90 (modified)
	* LMDZ6/trunk/libf/phylmdiso/isotopes_mod.F90 (modified)

	Change the names of the water isotopes: no more "[" and "]" ...


Mon, 04 Jul 2022 21:45:46 GMT dcugnet [4193]
	* LMDZ6/trunk/DefLists/isotopes_params.def (modified)
	* LMDZ6/trunk/libf/dyn3d/dynetat0.F90 (modified)
	* LMDZ6/trunk/libf/dyn3d_common/infotrac.F90 (modified)
	* LMDZ6/trunk/libf/misc/readTracFiles_mod.f90 (modified)
	* LMDZ6/trunk/libf/misc/strings_mod.F90 (modified)

	* Modifications in readSections to allow a continuation line ...


Sat, 14 May 2022 18:13:22 GMT dcugnet [4149]
	* LMDZ6/trunk/DefLists/isotopes_params.def (added)
	* LMDZ6/trunk/libf/phylmdiso/isotopes_mod.F90 (modified)
	* LMDZ6/trunk/libf/phylmdiso/isotopes_routines_mod.F90 (modified)
	* LMDZ6/trunk/libf/phylmdiso/isotopes_verif_mod.F90 (modified)
	* LMDZ6/trunk/libf/phylmdiso/phyredem.F90 (modified)
	* LMDZ6/trunk/libf/phylmdiso/phys_output_mod.F90 (modified)

	* remove striso (use isoName instead)
	* few fixes for the ...


