#
# ChangeLog for LMDZ5/trunk/DefLists/conv_param.def
#
# Generated by Trac 1.2
# Jul 24, 2024, 9:56:10 AM

Wed, 30 Mar 2016 08:23:28 GMT idelkadi [2482]
	* LMDZ5/trunk/DefLists/conv_param.def (modified)
	* LMDZ5/trunk/DefLists/convection.def (added)
	* LMDZ5/trunk/DefLists/physiq.def_L79_NPv5.5 (added)
	* LMDZ5/trunk/DefLists/run.def (modified)
	* LMDZ5/trunk/DefLists/vert_L79.def (modified)

	1. Rajout des parametres physiques (physiq.def_L79_NPv5.5) ...


Tue, 15 Mar 2016 10:00:01 GMT idelkadi [2467]
	* LMDZ5/trunk/DefLists/conv_param.def (added)
	* LMDZ5/trunk/DefLists/run.def (modified)
	* LMDZ5/trunk/DefLists/wake_param.def (added)
	* LMDZ5/trunk/libf/phylmd/cv3_routines.F90 (modified)
	* LMDZ5/trunk/libf/phylmd/wake.F90 (modified)

	Utilisiation de la routine getin pour lire des parametres de la ...


