#
# ChangeLog for LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/dyn3dmem/profvert.def
#
# Generated by Trac 1.2
# Sep 7, 2024, 3:24:09 AM

Wed, 16 Oct 2013 12:36:06 GMT Laurent Fairhead [1893]
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/DefLists/physiq.def_L39_NPv3.2 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/arch/arch-X64_ADA.fcm (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/bld.cfg (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/create_make_gcm (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/dyn3d/inigrads.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/dyn3dmem/bilan_dyn_loc.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/dyn3dmem/inigrads.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/dyn3dpar/bilan_dyn_p.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/dyn3dpar/inigrads.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/dyn3dpar/leapfrog_p.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phy1d/1DUTILS.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phy1d/1DUTILS.h_no_writelim (deleted)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phy1d/1DUTILS.h_with_writelim (deleted)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phy1d/1DUTILS.h_with_writelim_old (deleted)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phy1d/lmdz1d.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phydev/iophy.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phydev/physiq.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/calcul_STDlev.h (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/calcul_divers.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/calcul_simulISCCP.h (deleted)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/clesphys.h (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/conema3.h (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/conf_phys_m.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/cv30_routines.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/cv3_buoy.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/cv3_cine.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/cv3_routines.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/cv3_vertmix.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/cv3p1_closure.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/cv3p_mixing.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/cv_routines.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/declare_STDlev.h (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/flux_arp.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/ini_histISCCP.h (deleted)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/ini_histday_seri.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/ini_histhf3d.h (deleted)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/ini_paramLMDZ_phy.h (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/pbl_surface_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/phys_local_var_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/phys_output_ctrlout_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/phys_output_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/phys_output_var_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/phys_output_write_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/physiq.F (deleted)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/physiq.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/phytrac_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/regdim.h (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/LMDZCTR.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/LMDZ_KL.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/PHY_SV.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/VAR0SV.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/VAR_SV.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/VARdCP.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/VARdSV.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/VARlSV.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/VARphy.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/VARtSV.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/VARxSV.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/VARySV.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/YOMCST.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/sisvat.F (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/surf_sisvat_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/surf_landice_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/surface_data.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/thermcellV0_main.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/wake.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/write_histISCCP.h (deleted)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/write_histday_seri.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/write_histhf3d.h (deleted)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/write_paramLMDZ_phy.h (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/yamada4.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/makegcm (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/makelmdz (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/makelmdz_fcm (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/tools/install_1d_src.sh (modified)

	Proto-testing commit


Tue, 16 Oct 2012 12:41:50 GMT Laurent Fairhead [1669]
	* LMDZ5/branches/testing (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/cosp_input_nl.txt (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/gcm.def_96x95x39_NPv3.1 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/physiq.def_L39_NPv3.1 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-AMD64_CICLAD.path (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-CICLADifort-seq.fcm (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-CICLADifort-seq.path (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-CICLADifort.fcm (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-CICLADifort.path (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-ES_MOON.path (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-IA64_PLATINE.path (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-PW6_VARGAS.path (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-SX8_BRODIE.path (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-SX8_MERCURE.path (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-SX9_MERCURE.path (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-X64_CURIE.path (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-X64_TITANE.path (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/bibio/netcdf95.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/bibio/nf95_get_att_m.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/bibio/nf95_get_var_m.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/bibio/nf95_gw_var_m.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/bibio/nf95_put_var_m.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/bibio/simple.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d/calfis.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d/comvert.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d/disvert.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d/disvert_noterre.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d/dynetat0.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d/dynredem.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d/leapfrog.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/PVtheta.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/abort_gcm.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/academic.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/adaptdt.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/addfi_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/advect_new_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/advect_new_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/advn.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/advtrac_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/advtrac_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/advx.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/advxp.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/advy.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/advyp.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/advz.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/advzp.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/allocate_field_mod.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/bands.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/bernoui.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/bernoui_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/bilan_dyn_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/bilan_dyn_p.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/caladvtrac_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/caladvtrac_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/caldyn0.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/caldyn_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/caldyn_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/calfis_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/call_calfis_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/call_dissip_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/ce0l.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/clesph0.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/coefpoly.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/com_io_dyn_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/comconst.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/comdissip.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/comdissipn.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/comdissnew.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/comgeom.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/comgeom2.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/comvert.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/conf_dat2d.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/conf_dat3d.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/conf_gcm.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/control_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/convflu.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/convflu_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/convmas.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/convmas1_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/convmas2_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/convmas_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/coordij.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/covcont.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/covcont_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/covnat_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/cray.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/defrun.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/description.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/diagedyn.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/dimensions_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/dissip_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/dissip_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/disvert.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/diverg.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/diverg_gam.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/diverg_gam_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/diverg_p.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/divergf.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/divergf_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/divergst.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/divgrad.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/divgrad2.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/divgrad2_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/divgrad2_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/divgrad_p.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/dteta1_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/dudv1_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/dudv2_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/dump2d.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/dynetat0.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/dynetat0_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/dynredem_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/dynredem_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/ener.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/enercin.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/enercin_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/etat0_netcdf.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/exner_hyb.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/exner_hyb_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/exner_milieu_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/extrapol.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/filtreg_p.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/flumass.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/flumass_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/friction_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/fxhyp.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/fxy.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/fxyhyper.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/fxysinus.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/fyhyp.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/gcm.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/geopot.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/geopot_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/getparam.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/gr_dyn_fi.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/gr_dyn_fi_p.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/gr_ecrit_fi.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/gr_fi_dyn.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/gr_fi_dyn_p.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/gr_int_dyn.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/gr_u_scal.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/gr_u_scal_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/gr_v_scal.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/gr_v_scal_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/grad.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/grad_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/grad_p.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/gradiv.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/gradiv2.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/gradiv2_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/gradiv2_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/gradiv_p.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/gradsdef.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/grid_atob.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/grid_noro.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/grilles_gcm_netcdf.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/groupe_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/groupe_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/groupeun_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/guide_loc_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/guide_p_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/heavyside.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/infotrac.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/iniacademic.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/iniconst.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/inidissip.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/inigeom.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/inigrads.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/iniprint.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/initdynav_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/initfluxsto_p.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/inithist_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/initial0.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/integrd_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/integrd_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/inter_barxy_m.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/interpost.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/interpre.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/invert_lat.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/ismax.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/ismin.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/juldate.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/laplacien.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/laplacien_gam.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/laplacien_gam_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/laplacien_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/laplacien_rot.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/laplacien_rot_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/laplacien_rotgam.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/laplacien_rotgam_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/leapfrog_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/leapfrog_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/limit_netcdf.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/limx.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/limy.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/limz.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/logic.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/massbar.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/massbar_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/massbarxy.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/massbarxy_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/massdair.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/massdair_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/minmax.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/minmax2.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/mod_const_para.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/mod_filtreg_p.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/mod_hallo.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/mod_interface_dyn_phys.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/nxgrad.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/nxgrad_gam.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/nxgrad_gam_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/nxgrad_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/nxgradst.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/nxgraro2.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/nxgraro2_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/nxgraro2_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/nxgrarot.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/nxgrarot_p.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/omp_chunk.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/parallel.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/paramet.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/pbar.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/pentes_ini.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/ppm3d.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/prather.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/pres2lev.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/pression.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/pression_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/profvert.def (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/psextbar.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/q_sat.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/qminimum_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/ran1.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/rotat.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/rotat_nfil.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/rotat_nfil_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/rotat_p.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/rotatf.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/rotatf_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/rotatst.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/serre.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/sort.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/sortvarc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/sortvarc0.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/startvar.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/sw_case_williamson91_6.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/temps.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/test_period.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/times.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/top_bound_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/tourabs.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/tourpot.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/tourpot_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/traceurpole.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/tracstoke.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/ugeostr.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/vitvert.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/vitvert_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/vlsplt_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/vlspltgen_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/vlspltgen_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/vlspltqs_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/vlz_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/wrgrads.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/write_field_loc.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/write_field_p.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/write_grads_dyn.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/writedynav_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/writehist_loc.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dpar/calfis_p.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dpar/comvert.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dpar/disvert.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dpar/disvert_noterre.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dpar/dynetat0.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dpar/dynredem.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dpar/dynredem_p.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phy1d/lmdz1d.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/calltherm.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/concvl.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/conf_phys.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/cv3_routines.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/cv3a_compress.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/cv3a_uncompress.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/cv3p_mixing.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/cva_driver.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/inistats.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/phys_output_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/phys_output_write.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/phys_state_var_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/physiq.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/radlwsw.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/regr_lat_time_climoz_m.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/sw_aeroAR4.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/thermcell.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/thermcell_main.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/wake.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/makegcm (modified)

	Version testing basée sur la r1668
 ...


