#
# ChangeLog for LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/DefLists/physiq.def
#
# Generated by Trac 1.2
# Sep 17, 2024, 7:47:25 AM

Wed, 16 Oct 2013 12:36:06 GMT Laurent Fairhead [1893]
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/DefLists/physiq.def_L39_NPv3.2 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/arch/arch-X64_ADA.fcm (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/bld.cfg (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/create_make_gcm (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/dyn3d/inigrads.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/dyn3dmem/bilan_dyn_loc.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/dyn3dmem/inigrads.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/dyn3dpar/bilan_dyn_p.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/dyn3dpar/inigrads.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/dyn3dpar/leapfrog_p.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phy1d/1DUTILS.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phy1d/1DUTILS.h_no_writelim (deleted)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phy1d/1DUTILS.h_with_writelim (deleted)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phy1d/1DUTILS.h_with_writelim_old (deleted)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phy1d/lmdz1d.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phydev/iophy.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phydev/physiq.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/calcul_STDlev.h (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/calcul_divers.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/calcul_simulISCCP.h (deleted)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/clesphys.h (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/conema3.h (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/conf_phys_m.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/cv30_routines.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/cv3_buoy.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/cv3_cine.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/cv3_routines.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/cv3_vertmix.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/cv3p1_closure.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/cv3p_mixing.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/cv_routines.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/declare_STDlev.h (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/flux_arp.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/ini_histISCCP.h (deleted)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/ini_histday_seri.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/ini_histhf3d.h (deleted)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/ini_paramLMDZ_phy.h (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/pbl_surface_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/phys_local_var_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/phys_output_ctrlout_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/phys_output_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/phys_output_var_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/phys_output_write_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/physiq.F (deleted)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/physiq.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/phytrac_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/regdim.h (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/LMDZCTR.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/LMDZ_KL.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/PHY_SV.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/VAR0SV.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/VAR_SV.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/VARdCP.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/VARdSV.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/VARlSV.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/VARphy.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/VARtSV.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/VARxSV.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/VARySV.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/YOMCST.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/sisvat.F (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/sisvat/surf_sisvat_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/surf_landice_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/surface_data.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/thermcellV0_main.F90 (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/wake.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/write_histISCCP.h (deleted)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/write_histday_seri.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/write_histhf3d.h (deleted)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/write_paramLMDZ_phy.h (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/libf/phylmd/yamada4.F (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/makegcm (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/makelmdz (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/makelmdz_fcm (modified)
	* LMDZ5/tags/proto-testing-20131015/tools/install_1d_src.sh (modified)

	Proto-testing commit


Tue, 09 Oct 2012 13:23:31 GMT Laurent Fairhead [1663]
	* LMDZ5/branches/testing (copied)

	Création de la branche testing
	La branche testing est appelée à ...


