#
# ChangeLog for LMDZ5/branches/IPSLCM6.0.11/DefLists/guide.def
#
# Generated by Trac 1.2
# Sep 20, 2024, 12:02:25 AM

Mon, 03 Jul 2017 15:07:33 GMT Laurent Fairhead [2932]
	* LMDZ5/branches/IPSLCM6.0.11 (copied)

	Initialising LMDZ 6.0.11 branch to trunk revision 2928


Tue, 22 Jul 2014 16:16:44 GMT lguez [2099]
	* LMDZ5/trunk/DefLists/config.def_LMDZ5_AGCM (modified)
	* LMDZ5/trunk/DefLists/guide.def (modified)
	* LMDZ5/trunk/DefLists/physiq.def_L39_AR40.0 (modified)

	Variable ok_regdyn is never read. "ini_histREGDYN.h" and ...


