#
# ChangeLog for LMDZ5/branches/IPSLCM6.0.10/DefLists/guide.def
#
# Generated by Trac 1.2
# Aug 19, 2024, 3:31:15 AM

Tue, 09 May 2017 12:29:17 GMT Laurent Fairhead [2873]
	* LMDZ5/branches/IPSLCM6.0.10 (copied)

	Adding a new branch for IPSLCM6.0.10 configuration. Needed for ...


Fri, 28 Nov 2014 15:36:29 GMT Laurent Fairhead [2160]
	* LMDZ5/branches/testing (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/config.def_LMDZ5_AGCM (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/context_lmdz.xml (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/cosp_input_nl.txt (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/field_def_lmdz.xml (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/file_def_histLES_lmdz.xml (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/file_def_histdayCOSP_lmdz.xml (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/file_def_histdayNMC_lmdz.xml (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/file_def_histday_lmdz.xml (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/file_def_histhfCOSP_lmdz.xml (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/file_def_histhfNMC_lmdz.xml (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/file_def_histhf_lmdz.xml (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/file_def_histins_lmdz.xml (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/file_def_histmthCOSP_lmdz.xml (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/file_def_histmthNMC_lmdz.xml (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/file_def_histmth_lmdz.xml (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/file_def_histstn_lmdz.xml (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/guide.def (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/physiq.def_L39_AR40.0 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-CICLADifort-seq.fcm (deleted)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-CICLADifort-seq.path (deleted)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-CICLADifort.fcm (deleted)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-CICLADifort.path (deleted)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-X64_ADA.fcm (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-X64_ADA.path (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-X64_CURIE.fcm (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-X64_CURIE.path (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-gfortran_CICLAD.fcm (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-gfortran_CICLAD.path (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-ifort_CICLAD.fcm (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/arch/arch-ifort_CICLAD.path (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/bld.cfg (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/create_make_gcm (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/bibio/handle_err_m.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/bibio/wxios.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/cosp/cosp_constants.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/cosp/cosp_output_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/cosp/cosp_output_write_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/cosp/phys_cosp.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d/abort_gcm.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d/conf_gcm.F (deleted)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d/conf_gcm.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d/gcm.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d/getparam.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d/guide_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d/iniacademic.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d/integrd.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d_common/caldyn0.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d_common/control_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d_common/disvert.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d_common/grid_atob.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d_common/infotrac.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d_common/interpre.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d_common/sortvarc.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d_common/sortvarc0.F (deleted)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/abort_gcm.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/conf_gcm.F (deleted)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/conf_gcm.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/gcm.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/getparam.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/guide_loc_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/iniacademic_loc.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/integrd_loc.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dmem/mod_filtreg_p.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dpar/abort_gcm.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dpar/conf_gcm.F (deleted)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dpar/conf_gcm.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dpar/gcm.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dpar/getparam.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dpar/guide_p_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dpar/iniacademic.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dpar/integrd_p.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3dpar/leapfrog_p.F (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phydev/iophy.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phydev/physiq.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/1DUTILS.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/1D_decl_cases.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/1D_interp_cases.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/1D_read_forc_cases.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/YOEGWD.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/YOEMETH.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/add_pbl_tend.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/add_phys_tend.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/aero_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/aeropt_2bands.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/aeropt_5wv.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/calbeta_clim.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/calcul_divers.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/calwake.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/clcdrag.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/clesphys.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/cloudth.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/coefcdrag.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/conf_phys_m.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/convect2.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/cpl_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/cv3_routines.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/cva_driver.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/cvltr_scav.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/cvltr_spl.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/etat0_netcdf.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/fisrtilp.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/flott_gwd_rando_m.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/flux_arp.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/hgardfou.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/icefrac_lsc_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/iniradia.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/iophy.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/limit_netcdf.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/lmdz1d.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/methox.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/microphys_mod.F90 (deleted)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/minmaxqfi.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/mod_1D_cases_read.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/newmicro.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/nuage.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/pbl_surface_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/phyaqua_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/phys_cal_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/phys_local_var_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/phys_output_ctrlout_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/phys_output_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/phys_output_write_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/phys_state_var_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/physiq.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/phytrac_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/radlwsw_aero.F90 (deleted)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/radlwsw_m.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/readaerosol_optic.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/readaerosolstrato.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/aeropt_5wv_rrtm.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/aeropt_6bands_rrtm.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/mod_const_para.F90 (deleted)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/radlsw.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/radlsw.intfb.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/readaerosol_optic_rrtm.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/readaerosolstrato_rrtm.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/recmwf.F90 (deleted)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/recmwf_aero.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/rrtm_ecrt_140gp.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/rrtm_ecrt_140gp.intfb.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/rrtm_rrtm_140gp.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/rrtm_rrtm_140gp.intfb.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/rrtm_rtrn1a_140gp.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/suecrad.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/stdlevvar.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/sumethox.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/suphel.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/surf_land_orchidee_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/surface_data.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/thermcell_main.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/thermcell_plume.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/tracinca_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/wake.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Atm_RT_INI.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Atm_RT_RUN.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/CMiPhy.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/CVAmnh.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/MAR________BUG.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_Atm_CM_QSa.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_Atm_CM_RUN.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_Atm_CP_RUN.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_Atm_S0_RUN.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_CMiPhy_loc.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY_AT_ctr.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY_AT_grd.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY_AT_kkl.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY_CM_ctr.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY_CM_dat.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY_CM_grd.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY_CM_kkl.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY_CP_ctr.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY_CP_dat.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY_CP_grd.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY_CP_kkl.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY_DY_kkl.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY_RT_dat.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY_RT_dim.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY_RT_grd.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY_RT_kkl.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY_RT_xyz.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY_S0_ctr.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY_S0_dat.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY_S0_grd.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY_S0_kkl.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY____dat.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY____grd.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_PHY____kkl.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_Real.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVATLBSn.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVATLGSn.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVATLSBL.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVATLSIc.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVATLSnO.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVATLTSo.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVATLTVg.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVATLVgO.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVATLmmm.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVATLqSn.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVATLqSo.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVATLqVg.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVATLzSn.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_BDu.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_BSn.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_CdP.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_GSn.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_SIc.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_SnOptP.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_TRV.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_aux.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_cdf.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_ctr.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_dat.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_dim.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_dzS.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_flx.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_gpt.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_grd.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_kkl.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_loc.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_log.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_qSn.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_qSo.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_wEq.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_xAH.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_xAW.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_xWL.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_xZM.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_SISVAT_zSn.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_genTKE_RUN.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/Mod_vdfTKE_RUN.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_Atm_AT_ALLOC.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_Atm_AT_INI.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_Atm_AT_RUN.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_Atm_CM_ALLOC.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_Atm_CM_INI.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_Atm_CM_QSat.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_Atm_CM_RUN.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_Atm_CP_ALLOC.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_Atm_CP_INI.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_Atm_CP_RUN.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_Atm_DY_ALLOC.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_Atm_DY_INI.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_Atm_DY_RUN.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_Atm_RT_ALLOC.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_Atm_RT_INI.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_Atm_RT_RUN.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_Atm_S0_ALLOC.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_Atm_S0_INI.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_Atm_S0_RUN.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_CPU_NumPrec.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_MAR_DAT.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_MAR___.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_SISVAT_ALLOC.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_SISVAT_INI.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_SISVAT_INP.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_SISVAT_OUT.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_SISVAT_RUN.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_SISVAT_UBC.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY________ALLOC.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY________INI.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY________OUT.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_genTKE_INI.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_genTKE_RUN.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/PHY_vdfTKE_RUN.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/SISVAT.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/YOMCST.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/aaa.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/clesphys.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/col2box.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/comcstphy.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/comcstphy.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/comgeomphy.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/dimphy.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/fctast.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/fcttim.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/fcttre.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/fcttrm.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/gr_fi_ecrit.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/iniphysiq.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/init_phys_lmdz.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/iophy.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/iophys.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/iostart.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/iotd.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/iotd_ecrit.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/iotd_fin.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/iotd_ini.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/legtri.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/lw.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/lwb.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/lwbv.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/lwc.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/lwtt.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/lwttm.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/lwu.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/lwv.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/lwvb.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/lwvd.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/lwvn.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/mod_grid_phy_lmdz.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/mod_phys_lmdz_mpi_data.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/mod_phys_lmdz_mpi_transfert.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/mod_phys_lmdz_omp_data.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/mod_phys_lmdz_omp_transfert.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/mod_phys_lmdz_para.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/mod_phys_lmdz_transfert_para.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/naerad.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/olw.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/olwb.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/olwbv.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/olwc.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/olwtt.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/olwttm.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/olwu.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/olwv.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/olwvb.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/olwvd.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/olwvn.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/parcli.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/parclimf.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/parcma.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/pardim.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/pardimo.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/parerob.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/parfpos.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/pargc5.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/parkind1.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/parkind2.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/parptrs.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/parrint.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/parrrtm.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/parrtm1d.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/phyaqua.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/phyetat0.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/phyredem.F (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/phys_output_var_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/phys_state_var_mod.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/physiq.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/qsat.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/qv_sat.f90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/radCEP.inc (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/radaca.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/radlsw.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/radozc.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_cmbgb1.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_cmbgb10.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_cmbgb11.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_cmbgb12.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_cmbgb13.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_cmbgb14.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_cmbgb15.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_cmbgb16.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_cmbgb2.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_cmbgb3.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_cmbgb4.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_cmbgb5.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_cmbgb6.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_cmbgb7.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_cmbgb8.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_cmbgb9.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_ecrt_140gp.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_gasabs1a_140gp.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_init_140gp.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb1.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb10.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb11.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb12.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb12_00.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb12_A1.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb12_A2.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb13.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb13_00.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb13_A1.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb13_A2.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb14.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb15.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb15_00.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb15_A1.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb15_A2.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb16.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb16_00.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb16_A1.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb16_A2.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb1_01.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb1_02.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb2.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb2_01.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb2_02.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb3.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb3_00.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb3_A1.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb3_A2.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb3_B1.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb3_B2.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb3_B3.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb3_B4.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb4.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb4_00.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb4_A1.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb4_A2.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb4_B1.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb4_B2.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb4_B3.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb4_B4.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb5.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb5_00.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb5_A1.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb5_A2.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb5_B1.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb5_B2.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb5_B3.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb5_B4.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb6.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb7.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb7_00.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb7_A1.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb7_A2.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb7_BB.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb8.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb9.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb9_00.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb9_A1.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb9_A2.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_kgb9_BB.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_rrtm_140gp.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_rtrn1a_140gp.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_setcoef_140gp.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_taumol1.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_taumol10.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_taumol11.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_taumol12.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_taumol13.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_taumol14.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_taumol15.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_taumol16.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_taumol2.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_taumol3.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_taumol4.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_taumol5.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_taumol6.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_taumol7.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_taumol8.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/rrtm_taumol9.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/strhandler.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suaerh.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suaerl.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suaersn.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suaerv.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/sucld.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/sucldp.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suclop.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suclopn.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/sucst.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaebc.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaebc_01.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaebc_02.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaebc_03.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaebc_04.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaebc_05.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaebc_06.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaebc_07.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaebc_08.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaebc_09.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaebc_10.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaebc_11.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaebc_12.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaec.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaeor.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaeor_01.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaeor_02.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaeor_03.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaeor_04.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaeor_05.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaeor_06.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaeor_07.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaeor_08.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaeor_09.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaeor_10.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaeor_11.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaeor_12.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesd.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesd_01.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesd_02.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesd_03.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesd_04.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesd_05.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesd_06.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesd_07.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesd_08.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesd_09.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesd_10.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesd_11.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesd_12.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaess.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaess_01.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaess_02.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaess_03.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaess_04.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaess_05.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaess_06.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaess_07.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaess_08.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaess_09.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaess_10.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaess_11.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaess_12.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesu.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesu_01.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesu_02.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesu_03.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesu_04.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesu_05.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesu_06.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesu_07.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesu_08.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesu_09.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesu_10.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesu_11.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecaesu_12.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecozc.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suecozo.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/sulw.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/sulwn.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suolwn.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suovlp.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/surdi.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/surrtab.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/surrtftr.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/surrtpk.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/surrtrf.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/susw.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/suswn.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/sw.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/sw1s.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/sw2s.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/swclr.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/swde.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/swni.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/swr.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/swtt.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/swtt1.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/swu.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/swuvo3.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/tsmbkind.h (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoeaer.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoeaerc.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoeaerd.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoeast.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoecld.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoecldp.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoeclop.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoedbug.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoelw.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoemeth.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoencst.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoeolw.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoeovlp.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoeozoc.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoephli.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoephy.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerad.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerdi.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerdu.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerip.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrta1.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrta10.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrta11.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrta12.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrta13.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrta14.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrta15.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrta16.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrta2.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrta3.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrta4.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrta5.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrta6.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrta7.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrta8.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrta9.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrtab.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrtam.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrtbg2.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrtftr.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrto1.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrto10.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrto11.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrto12.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrto13.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrto14.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrto15.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrto16.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrto2.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrto3.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrto4.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrto5.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrto6.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrto7.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrto8.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrto9.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrtrf.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrtrwt.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoerrtwn.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoesat.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoesw.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoethf.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoetluc.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoevdf.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoevdfs.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoeveg.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yoewcou.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yomcst.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yomlun.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phymar/yomrip.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/makelmdz (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/makelmdz_fcm (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/tools/compare_real.py (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/tools/diffdef.sh (copied)

	Merged trunk changes -r2070:2158 into testing branch. Compilation ...


