#
# ChangeLog for LMDZ5/branches/Cold_pool_death/DefLists/traceur.def
#
# Generated by Trac 1.2
# Jul 8, 2024, 12:02:58 AM

Fri, 14 May 2021 16:50:06 GMT lguez [3898]
	* LMDZ5/branches/Cold_pool_death (copied)

	Create a branch to preserve old work on cold pool death (L. Guez, F. ...


Mon, 06 Jun 2016 14:04:57 GMT Laurent Fairhead [2542]
	* LMDZ5/branches/testing (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/config.def_LMDZ5_AGCM (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/context_lmdz.xml (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/context_lmdz_XIOS1.0.xml (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/convection.def (deleted)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/field_def_lmdz.xml (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/file_def_histLES_lmdz.xml (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/file_def_histday_lmdz.xml (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/file_def_histhf_lmdz.xml (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/file_def_histins_lmdz.xml (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/file_def_histmth_lmdz.xml (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/file_def_histstn_lmdz.xml (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/iodef.xml (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/iodef_XIOS1.0.xml (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/physiq.def_L79_NPv5.4 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/physiq.def_L79_NPv5.5 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/physiq.def_NPv5.4 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/physiq.def_NPv5.5 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/DefLists/traceur.def (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dynphy_lonlat/grid_atob_m.f90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dynphy_lonlat/phylmd/etat0phys_netcdf.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/dynphy_lonlat/phylmd/limit_netcdf.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/misc/wxios.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/alpale.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/alpale_th.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/calcratqs.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/calcul_fluxs_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/clesphys.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/conf_phys_m.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/cpl_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/cv30_routines.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/cv3_routines.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/cv3p1_closure.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/cv3p2_closure.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/cv3param.h (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/fisrtilp.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/fonte_neige_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/icefrac_lsc_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/iophy.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/limit_slab.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/oasis.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/ocean_cpl_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/ocean_forced_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/phyetat0.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/phyredem.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/phys_cal_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/phys_local_var_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/phys_output_ctrlout_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/phys_output_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/phys_output_var_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/phys_output_write_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/phys_state_var_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/physiq_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/radlwsw_m.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/readaerosol_interp.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/readaerosolstrato.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/aeropt_lw_rrtm.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/read_rsun_rrtm.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/readaerosol_optic_rrtm.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/readaerosolstrato1_rrtm.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/readaerosolstrato2_rrtm.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/readaerosolstrato_rrtm.F90 (deleted)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/rrtm/recmwf_aero.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/stratosphere_mask.F90 (copied)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/surf_ocean_mod.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/surface_data.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/sw_aeroAR4.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/wake.F90 (modified)
	* LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/water_int.F90 (modified)

	Merged trunk changes r2487:2541 into testing branch


