#
## $Header$
#
#
# Automatically generated make config: don't edit
#

OCEAN=force
VEGET=y
OK_journe=n
OK_mensuel=y
OK_instan=n
if_ebil=0

# parametres KE
#
epmax = .99
ok_adj_ema = n
iflag_clw = 1
# 
# parametres nuages
#
cld_lc_lsc = 2.6e-4
cld_lc_con = 2.6e-4
cld_tau_lsc = 3600.
cld_tau_con = 3600.
ffallv_lsc = 1.
ffallv_con = 1.
coef_eva = 2.e-5
reevap_ice = y
iflag_cldcon = 3
iflag_pdf = 1
fact_cldcon = 1.
facttemps = 1.e-4
ok_newmicro = y
ratqsbas = 0.005
ratqshaut = 0.33
rad_froid = 35
rad_chau1=12
rad_chau2=11
ksta_ter=1.e-7
R_ecc = 0.016715
R_peri = 102.7
R_incl = 23.441
solaire = 1365.
co2_ppm = 348.
#RCO2 = co2_ppm * 1.0e-06  * 44.011/28.97
#RCO2 = 348. * 1.0e-06  * 44.011/28.97
#RCO2 =   5.286789092164308E-04
RCO2 = 425.43e-06
CH4_ppb = 1650.
#RCH4 = 1.65E-06* 16.043/28.97
#RCH4 =   9.137366240938903E-07
N2O_ppb = 306.
#RN2O = 306.E-09* 44.013/28.97
#RN2O =    4.648939592682085E-07
CFC11_ppt = 280.
#RCFC11 = 280.E-12* 137.3686/28.97
#RCFC11 =    1.327690990680013E-09
CFC12_ppt = 484.
#RCFC12 = 484.E-12* 120.9140/28.97
#RCFC12 =    2.020102726958923E-09
#
# parametres simulateur ISCCP
#
#top_height = 1 ou 3
top_height = 3
#overlap = 1, 2 ou 3
overlap = 3
#cdmmax
cdmmax = 2.5E-3
#cdhmax
cdhmax = 2.0E-3

