# le guidage se fait en fractions de jour (si on veut guider à 6h : 6/24=0.25)
ok_guide=y
guide_u=y
guide_v=y
guide_T=n
guide_P=n
guide_Q=n
tau_min_u=0.25
tau_max_u=2
tau_min_v=0.25
tau_max_v=2
tau_min_T=0.5
tau_max_T=1e7
tau_min_Q=0.0208333
tau_max_Q=0.0208333
tau_min_P=0.5
tau_max_P=0.5

