#
# tableau de correspondance entre les noms des variables du modele
# ipsl et des variables IPCC
#
#  Nom IPSL | unites IPSL | nom IPCC | table IPCC
slp        | Pa         | psl        | IPCC_table_A1
t2m        | K          | tas        | IPCC_table_A1
precip     | kg m-2 s-1 | pr         | IPCC_table_A1
           |            | mrsos      | IPCC_table_A1
           |            | mrso       | IPCC_table_A1
           |            | tauu       | IPCC_table_A1
           |            | tauv       | IPCC_table_A1
snow_mass  | kg m-2     | snd        | IPCC_table_A1
           |            | hfls       | IPCC_table_A1
sens       | W m-2      | hfss       | IPCC_table_A1
LWdnSFC    | W m-2      | rlds       | IPCC_table_A1
LWupSFC    | W m-2      | rlus       | IPCC_table_A1
SWdnSFC    | W m-2      | rsds       | IPCC_table_A1
SWupSFC    | W m-2      | rsus       | IPCC_table_A1
tsol       | K          | ts         | IPCC_table_A1
psol       | Pa         | ps         | IPCC_table_A1
snow       | kg m-2 s-1 | prsn       | IPCC_table_A1
pluc       | kg m-2 s-1 | prc        | IPCC_table_A1
           |            | prw        | IPCC_table_A1
           |            | mrfso      | IPCC_table_A1
           |            | mrros      | IPCC_table_A1
           |            | mrro       | IPCC_table_A1
           |            | snw        | IPCC_table_A1
           |            | snc        | IPCC_table_A1
           |            | snm        | IPCC_table_A1
u10m       | m s-1      | uas        | IPCC_table_A1
v10m       | m s-1      | vas        | IPCC_table_A1
q2m        | kg kg-1    | huss       | IPCC_table_A1
SWdnTOA    | W m-2      | rsdt       | IPCC_table_A1
SWupTOA    | W m-2      | rsut       | IPCC_table_A1
topl       | W m-2      | rlut       | IPCC_table_A1
           |            | rtmt       | IPCC_table_A1
SWdn200    | W m-2      | rsntp      | IPCC_table_A1
LWup200    | W m-2      | rlntp      | IPCC_table_A1
SWdn200clr | W m-2      | rsntpcs    | IPCC_table_A1
LWup200clr | W m-2      | rlntpcs    | IPCC_table_A1
SWdnSFCclr | W m-2      | rsdscs     | IPCC_table_A1
SWupSFCclr | W m-2      | rsuscs     | IPCC_table_A1
LWdnSFCclr | W m-2      | rldscs     | IPCC_table_A1
           |            | rlutcs     | IPCC_table_A1
SWupTOAclr | W m-2      | rsutcs     | IPCC_table_A1
cldt       |            | clt        | IPCC_table_A1
lwp        | kg m-2     | clwvi      | IPCC_table_A1
iwp        | kg m-2     | clivi      | IPCC_table_A1
           |            | orog       | IPCC_table_A1
pourc_ter  |            | sftlf      | IPCC_table_A1
pourc_lic  |            | sftgif     | IPCC_table_A1
           |            | mrsofc     | IPCC_table_A1
rneb       |            | cl         | IPCC_table_A1
temp       | K          | ta         | IPCC_table_A1
vitu       | m s-1      | ua         | IPCC_table_A1
vitv       | m s-1      | va         | IPCC_table_A1
ovap       | kg kg-1    | hus        | IPCC_table_A1
           |            | wap        | IPCC_table_A1
geop       | m          | zg         | IPCC_table_A1
rhum       |            | hur        | IPCC_table_A1
ozone      |            | tro3       | IPCC_table_A1
           |            | clisccp    | IPCC_table_A1
           |            | trsul      | IPCC_table_A1
           |            | trsult     | IPCC_table_A1
           |            | prveg      | IPCC_table_A1
           |            | evspsblveg | IPCC_table_A1
           |            | zmla       | IPCC_table_A1
           |            | rootd      | IPCC_table_A1
