#
# $Id$
#
INCLUDEDEF=physiq.def
INCLUDEDEF=gcm.def
INCLUDEDEF=L79.def
INCLUDEDEF=orchidee.def
INCLUDEDEF=config.def
INCLUDEDEF=guide.def
## Type de calendrier utilise
## valeur possible: earth_360d (defaut), earth_365d, earth_366d
calend=earth_360d
## Jour de l'etat initial ( = 350  si 20 Decembre ,par expl. ,comme ici )
dayref=1
##  Annee de l'etat  initial (   avec  4  chiffres   )
anneeref=2000
## Nombre de jours d'integration
nday=360
## Remise a zero de la date initiale
raz_date= 1
## periode de sortie des variables de controle (en pas)
iconser=7
## periode d'ecriture du fichier histoire (en jour)
iecri=1
## flag de sortie dynzon
ok_dynzon=n
## periode de stockage fichier dynzon (en jour)
periodav= 30.
## activation du calcul d equilibrage de charge
adjust= n
## activation du filtre fft
use_filtre_fft=n
## niveau d impression de controle
prt_level=0
###
ok_sync=y
filtre_oro=y
