##  Avec ou sans strato
ok_strato=y
#  Couche eponge dans les couches de pression plus faible que 100 fois la pression de la derniere couche
iflag_top_bound=2
#  Coefficient pour la couche eponge (valeur derniere couche)
tau_top_bound=5.e-5
