# $Id: run.def 1300 2010-01-20 15:31:14Z nfevrier $
#
## Fichier de configuration general
## 
INCLUDEDEF=physiq.def
INCLUDEDEF=gcm.def
INCLUDEDEF=orchidee.def
INCLUDEDEF=output.def
## Type de calendrier utilise
## valeur possible: earth_360d (defaut), earth_365d, earth_366d
calend=earth_360d
## Jour de l'etat initial ( = 350  si 20 Decembre ,par expl. ,comme ici )
dayref=1
##  Annee de l'etat  initial (   avec  4  chiffres   )
anneeref=1980
## Nombre de jours d'integration
nday=5
## Remise a zero de la date initiale
raz_date=0
## periode de sortie des variables de controle (en pas)
iconser=240
## periode d'ecriture du fichier histoire (en jour)
iecri=1
## flag de sortie dynzon
ok_dynzon=n
## periode de stockage fichier dynzon (en jour)
periodav=30
## activation du calcul d equilibrage de charge
adjust=0
## activation du filtre fft
use_filtre_fft=n
## niveau d'impression de controle
prt_level=1
##
## Informations sur la configuration utilisee
## 
### type_ocean = force / slab  /couple
type_ocean=force
### version_ocean = nemo / opa8 
version_ocean=nemo
### VEGET= y si ORCHIDEE, =n si bucket
VEGET=n
