######## Abderrahmane le 20 11 08 ########################
# Niveaux de sorties et nom pour chaque variable dans les#
# fichiers histmth histday histhf histins histLES        #
##########################################################
# Surface geop.height
flag_phis         =  1, 1, 10, 1, 1    
name_phis         =  phis
# Grid area
flag_aire         =  1, 1, 10,  1, 1    
name_aire         =  aire
# Surfac ter+lic
flag_contfracATM  =  10, 1,  1, 10, 10    
name_contfracATM  =  contfracATM
# Surface terre OR  
flag_contfracOR   =  10, 1,  1, 10, 10    
name_contfracOR   =  contfracOR
# Grid area CONT
flag_aireTER      =  10, 10, 1, 10, 10    
name_aireTER      =  aireTER
# Latent heat flux
flag_flat         =  10, 1, 10, 10, 1    
name_flat         =  flat
# Sea Level Pressure
flag_slp          =  1, 1, 1, 10, 1    
name_slp          =  slp
# Surface Temperature
flag_tsol         =  1, 1, 1, 1, 1    
name_tsol         =  tsol
# Temperature 2m
flag_t2m          =  1, 1, 1, 1, 1    
name_t2m          =  t2m
# Temperature min 2m
flag_t2m_min      =  1, 1, 10, 10, 10    
name_t2m_min      =  t2m_min
# Temperature max 2m
flag_t2m_max      =  1, 1, 10, 10, 10    
name_t2m_max      =  t2m_max
# Temperature ter lic oce sic at 2m
flag_t2m_ter      =  10, 4, 10, 10, 10    
name_t2m_ter      =  t2m_ter 
flag_t2m_lic      =  10, 4, 10, 10, 10    
name_t2m_lic      =  t2m_lic
flag_t2m_oce      =  10, 4, 10, 10, 10    
name_t2m_oce      =  t2m_oce
flag_t2m_sic      =  10, 4, 10, 10, 10    
name_t2m_sic      =  t2m_sic 
# 10-m wind speed
flag_wind10m      =  1, 1, 1, 10, 10    
name_wind10m      =  wind10m
# 10-m wind speed max
flag_wind10max    =  10, 1, 10, 10, 10    
name_wind10max    =  wind10max
# Sea-ice fraction
flag_sicf         =  1, 1, 10, 10, 10    
name_sicf         =  sicf
# Specific humidity 2m
flag_q2m          =  1, 1, 1, 1, 1    
name_q2m          =  q2m
# 10m zonal wind
flag_u10m         =  1, 1, 1, 1, 1    
name_u10m         =  u10m
# 10m meridional wind
flag_v10m         =  1, 1, 1, 1, 1    
name_v10m         =  v10m
# Surface Pressure
flag_psol         =  1, 1, 1, 1, 1    
name_psol         =  psol
# Surface Air humidity
flag_qsurf        =  1, 10, 10, 10, 10    
name_qsurf        =  qsurf
# 10m zonal wind (ter lic oce sic)
flag_u10m_ter     =  10, 4, 10, 10, 10    
name_u10m_ter     =  u10m_ter
flag_u10m_lic     =  10, 4, 10, 10, 10    
name_u10m_lic     =  u10m_lic
flag_u10m_oce     =  10, 4, 10, 10, 10    
name_u10m_oce     =  u10m_oce
flag_u10m_sic     =  10, 4, 10, 10, 10    
name_u10m_sic     =  u10m_sic
# 10m meridien  wind (ter oce ice lic)
flag_v10m_ter     =  10, 4, 10, 10, 10    
name_v10m_ter     =  v10m_ter
flag_v10m_lic     =  10, 4, 10, 10, 10    
name_v10m_lic     =  v10m_lic
flag_v10m_oce     =  10, 4, 10, 10, 10    
name_v10m_oce     =  v10m_oce
flag_v10m_sic     =  10, 4, 10, 10, 10    
name_v10m_sic     =  v10m_sic
# Soil watter content
flag_qsol         =  1, 10, 10, 1, 1    
name_qsol         =  qsol
# Number of dayrain(liq+sol)
flag_ndayrain     =  1, 10, 10, 10, 10    
name_ndayrain     =  ndayrain
# Precip Totale liq+sol
flag_precip       =  1, 1, 1, 1, 1    
name_precip       =  precip
# Large-scale Precip
flag_plul         =  1, 1, 1, 1, 10    
name_plul         =  plul 
# Convective Precip
flag_pluc         =  1, 1, 1, 1, 10    
name_pluc         =  pluc
# Snow fall
flag_snow         =  1, 1, 10, 1, 10    
name_snow         =  snow
# Evaporation
flag_evap         =  1, 1, 10, 1, 10    
name_evap         =  evap
# Solar rad. at TOA
flag_tops         =  1, 1, 10, 10, 10    
name_tops         =  tops
# CS Solar rad. at TOA
flag_tops0        =  1, 5, 10, 10, 10    
name_tops0        =  tops0
# IR rad. at TOA
flag_topl         =  1, 1, 10, 1, 10    
name_topl         =  topl
# CR IR rad. at TOA
flag_topl0        =  1, 5, 10, 10, 10    
name_topl0        =  topl0
# SWup at TOA
flag_SWupTOA      =  1, 4, 10, 10, 10    
name_SWupTOA      =  SWupTOA
# CR SWup at TOA
flag_SWupTOAclr   =  1, 4, 10, 10, 10    
name_SWupTOAclr   =  SWupTOAclr
# SWdn at TOA
flag_SWdnTOA      =  1, 4, 10, 10, 10    
name_SWdnTOA      =  SWdnTOA
# CR SWdn at TOA
flag_SWdnTOAclr   =  1, 4, 10, 10, 10    
name_SWdnTOAclr   =  SWdnTOAclr
# SWup at 200hPa
flag_SWup200      =  1, 10, 10, 10, 10    
name_SWup200      =  SWup200
# CR SWup at 200hPa
flag_SWup200clr   =  10, 1, 10, 10, 10    
name_SWup200clr   =  SWup200clr
# SWdn at 200hPa
flag_SWdn200      =  1, 10, 10, 10, 10    
name_SWdn200      =  SWdn200
# CR SWdn at 200hPa
flag_SWdn200clr   =  10, 1, 10, 10, 10    
name_SWdn200clr   =  SWdn200clr
# LWup at 200mb
flag_LWup200      =  1, 10, 10, 10, 10    
name_LWup200      =  LWup200
# CR LWup at 200mb
flag_LWup200clr   =  1, 10, 10, 10, 10    
name_LWup200clr   =  LWup200clr
# LWdn at 200mb
flag_LWdn200      =  1, 10, 10, 10, 10    
name_LWdn200      =  LWdn200
# CR LWdn at 200mb
flag_LWdn200clr   =  1, 10, 10, 10, 10    
name_LWdn200clr   =  LWdn200clr
# Solar rad. at surf
flag_sols         =  1, 1, 10, 1, 10    
name_sols         =  sols
# CR Solar rad. at surf
flag_sols0        =  1, 5, 10, 10, 10    
name_sols0        =  sols0
# IR rad. at surface
flag_soll         =  1, 1, 10, 1, 10    
name_soll         =  soll
# CR IR rad. at surface
flag_soll0        =  1, 5, 10, 10, 10    
name_soll0        =  soll0
# Rayonnement au sol
flag_radsol       =  1, 1, 10, 10, 10    
name_radsol       =  radsol
# SWup at surface
flag_SWupSFC      =  1, 4, 10, 10, 10    
name_SWupSFC      =  SWupSFC
# CR SWup at surface
flag_SWupSFCclr   =  1, 4, 10, 10, 10    
name_SWupSFCclr   =  SWupSFCclr
# SWdn at surface
flag_SWdnSFC      =  1, 1, 10, 10, 10    
name_SWdnSFC      =  SWdnSFC
# CR at surface
flag_SWdnSFCclr   =  1, 4, 10, 10, 10    
name_SWdnSFCclr   =  SWdnSFCclr
# LWup at surface
flag_LWupSFC      =  1, 4, 10, 10, 10    
name_LWupSFC      =  LWupSFC
# CR LWup at surface
flag_LWupSFCclr   =  1, 4, 10, 10, 10    
name_LWupSFCclr   =  LWupSFCclr
# LWdn  at surface
flag_LWdnSFC      =  1, 4, 10, 10, 10    
name_LWdnSFC      =  LWdnSFC
# CR LWdn  at surface
flag_LWdnSFCclr   =  1, 4, 10, 10, 10    
name_LWdnSFCclr   =  LWdnSFCclr
# Surf. total heat flux
flag_bils         =  1, 2, 10, 1, 10    
name_bils         =  bils
# Sensible heat flux
flag_sens         =  1, 1, 10, 1, 1    
name_sens         =  sens
# Heat flux derivation
flag_fder         =  1, 2, 10, 1, 10    
name_fder         =  fder
# Thermal flux for snow melting
flag_ffonte       =  1, 10, 10, 10, 10    
name_ffonte       =  ffonte
# Ice Calving
flag_fqcalving    =  1, 10, 10, 10, 10    
name_fqcalving    =  fqcalving
# Land ice melt
flag_fqfonte      =  1, 10, 10, 10, 10    
name_fqfonte      =  fqfonte
# Zonal wind stress (ter ice liq oce)
flag_taux_ter     =  1, 4, 10, 1, 10    
name_taux_ter     =  taux_ter
flag_taux_lic     =  1, 4, 10, 1, 10    
name_taux_lic     =  taux_lic                                          
flag_taux_oce     =  1, 4, 10, 1, 10    
name_taux_oce     =  taux_oce
flag_taux_sic     =  1, 4, 10, 1, 10    
name_taux_sic     =  taux_sic
# Meridien wind stress (ter ice liq oce)
flag_tauy_ter     =  1, 4, 10, 1, 10    
name_tauy_ter     =  tauy_ter
flag_tauy_lic     =  1, 4, 10, 1, 10    
name_tauy_lic     =  tauy_lic
flag_tauy_oce     =  1, 4, 10, 1, 10    
name_tauy_oce     =  tauy_oce
flag_tauy_sic     =  1, 4, 10, 1, 10    
name_tauy_sic     =  tauy_sic
# % surface (ter ice liq oce)
flag_pourc_ter    =  1, 4, 10, 1, 10    
name_pourc_ter    =  pourc_ter  
flag_pourc_lic    =  1, 4, 10, 1, 10    
name_pourc_lic    =  pourc_lic
flag_pourc_oce    =  1, 4, 10, 1, 10    
name_pourc_oce    =  pourc_oce
flag_pourc_sic    =  1, 4, 10, 1, 10    
name_pourc_sic    =  pourc_sic
# Fraction (ter ice liq oce)
flag_fract_ter    =  1, 4, 10, 1, 10    
name_fract_ter    =  fract_ter
flag_fract_lic    =  1, 4, 10, 1, 10    
name_fract_lic    =  fract_lic
flag_fract_oce     =  1, 4, 10, 1, 10    
name_fract_oce    =  fract_oce
flag_fract_sic    =  1, 4, 10, 1, 10    
name_fract_sic    =  fract_sic
# Surface temperature (ter ice liq oce)
flag_tsol_ter     =  1, 4, 10, 1, 10    
name_tsol_ter     =  tsol_ter
flag_tsol_lic     =  1, 4, 10, 1, 10    
name_tsol_lic     =  tsol_lic
flag_tsol_oce     =  1, 4, 10, 1, 10    
name_tsol_oce     =  tsol_oce
flag_tsol_sic     =  1, 4, 10, 1, 10    
name_tsol_sic     =  tsol_sic
# Sensible heat flux (ter ice liq oce)
flag_sens_ter     =  1, 4, 10, 1, 10    
name_sens_ter     =  sens_ter
flag_sens_lic     =  1, 4, 10, 1, 10    
name_sens_lic     =  sens_lic
flag_sens_oce     =  1, 4, 10, 1, 10    
name_sens_oce     =  sens_oce
flag_sens_sic     =  1, 4, 10, 1, 10    
name_sens_sic     =  sens_sic
# Latent heat flux (ter ice liq oce)
flag_lat_ter      =  1, 4, 10, 1, 10    
name_lat_ter      =  lat_ter 
flag_lat_lic      =  1, 4, 10, 1, 10    
name_lat_lic      =  lat_lic
flag_lat_oce      =  1, 4, 10, 1, 10    
name_lat_oce      =  lat_oce
flag_lat_sic      =  1, 4, 10, 1, 10    
name_lat_sic      =  lat_sic 
# LW (ter ice liq oce)
flag_flw_ter      =  1, 10, 10, 10, 10    
name_flw_ter      =  flw_ter
flag_flw_lic      =  1, 10, 10, 10, 10    
name_flw_lic      =  flw_lic
flag_flw_oce      =  1, 10, 10, 10, 10    
name_flw_oce      =  flw_oce
flag_flw_sic      =  1, 10, 10, 10, 10    
name_flw_sic      =  flw_sic
# SW (ter ice liq oce)
flag_fsw_ter      =  1, 10, 10, 10, 10    
name_fsw_ter      =  fsw_ter
flag_fsw_lic      =  1, 10, 10, 10, 10    
name_fsw_lic      =  fsw_lic
flag_fsw_oce      =  1, 10, 10, 10, 10    
name_fsw_oce      =  fsw_oce
flag_fsw_sic      =  1, 10, 10, 10, 10    
name_fsw_sic      =  fsw_sic
# Bilan sol (ter ice liq oce)
flag_wbils_ter    =  1, 10, 10, 10, 10    
name_wbils_ter    =  wbils_ter
flag_wbils_lic    =  1, 10, 10, 10, 10    
name_wbils_lic    =  wbils_lic
flag_wbils_oce    =  1, 10, 10, 10, 10    
name_wbils_oce    =  wbils_oce
flag_wbils_sic   =  1, 10, 10, 10, 10    
name_wbils_sic    =  wbils_sic 
# Bilan eau (ter ice liq oce)
flag_wbilo_ter    =  1, 10, 10, 10, 10    
name_wbilo_ter    =  wbilo_ter
flag_wbilo_lic    =  1, 10, 10, 10, 10    
name_wbilo_lic    =  wbilo_lic
flag_wbilo_oce    =  1, 10, 10, 10, 10    
name_wbilo_oce    =  wbilo_oce
flag_wbilo_sic    =  1, 10, 10, 10, 10    
name_wbilo_sic    =  wbilo_sic
# Momentum drag coef
flag_cdrm         =  1, 10, 10, 1, 10    
name_cdrm         =  cdrm
# Heat drag coef
flag_cdrh         =  1, 10, 10, 1, 10    
name_cdrh         =  cdrh 
# Low-level cloudiness
flag_cldl         =  1, 1, 10, 10, 10    
name_cldl         =  cldl
# Mid-level cloudiness
flag_cldm         =  1, 1, 10, 10, 10    
name_cldm         =  cldm
# High-level cloudiness
flag_cldh         =  1, 1, 10, 10, 10    
name_cldh         =  cldh
# Total cloudiness
flag_cldt         =  1, 1, 2, 10, 10    
name_cldt         =  cldt
# Cloud liquid water path
flag_cldq         =  1, 1, 10, 10, 10    
name_cldq         =  cldq
# Cloud water path
flag_lwp          =  1, 5, 10, 10, 10    
name_lwp          =  lwp
# Cloud ice water path
flag_iwp          =  1, 5, 10, 10, 10    
name_iwp          =  iwp
# Zonal energy transport
flag_ue           =  1, 10, 10, 10, 10    
name_ue           =  ue
# Merid energy transport
flag_ve           =  1, 10, 10, 10, 10    
name_ve           =  ve
# Zonal humidity transport
flag_uq           =  1, 10, 10, 10, 10    
name_uq           =  uq
# Merid humidity transport
flag_vq           =  1, 10, 10, 10, 10    
name_vq           =  vq
# Conv avlbl pot ener
flag_cape         =  1, 10, 10, 10, 10    
name_cape         =  cape
# Cld base pressure
flag_pbase        =  1, 10, 10, 10, 10    
name_pbase        =  pbase
# Cld top pressure
flag_ptop         =  1, 4, 10, 10, 10    
name_ptop         =  ptop
# Cld base mass flux
flag_fbase        =  1, 10, 10, 10, 10    
name_fbase        =  fbase
# Precipitable water
flag_prw          =  1, 1, 10, 10, 10    
name_prw          =  prw
# Boundary Layer Height
flag_s_pblh       =  1, 10, 10, 1, 1    
name_s_pblh       =  pblh
# t at Boundary Layer Height
flag_s_pblt       =  1, 10, 10, 1, 1    
name_s_pblt       =  pblt
# Condensation level
flag_s_lcl        =  1, 10, 10, 1, 10    
name_s_lcl        =  lcl
# Conv avlbl pot enerfor ABL
flag_s_capCL      =  1, 10, 10, 1, 10    
name_s_capCL      =  capCL
# Liq Water in BL
flag_s_oliqCL     =  1, 10, 10, 1, 10    
name_s_oliqCL     =  oliqCL
# Instability criteria(ABL)
flag_s_cteiCL     =  1, 10, 10, 1, 1    
name_s_cteiCL     =  cteiCL
# Exces du thermique
flag_s_therm      =  1, 10, 10, 1, 1    
name_s_therm      =  therm
# deep_cape(HBTM2)
flag_s_trmb1      =  1, 10, 10, 1, 10    
name_s_trmb1      =  trmb1
# inhibition (HBTM2)
flag_s_trmb2      =  1, 10, 10, 1, 10    
name_s_trmb2      =  trmb2
# Point Omega (HBTM2)
flag_s_trmb3      =  1, 10, 10, 1, 10    
name_s_trmb3      =  trmb3
# Bilan au sol sur ocean slab
flag_slab_bils    =  1, 1, 10, 10, 10    
name_slab_bils    =  slab_bils 
# ALE BL
flag_ale_bl       =  1, 1, 1, 1, 10    
name_ale_bl       =  ale_bl 
# alp_bl
flag_alp_bl       =  1, 1, 1, 1, 10    
name_alp_bl       =  alp_bl
# ale_wk
flag_ale_wk       =  1, 1, 1, 1, 10    
name_ale_wk       =  ale_wk
# alp_wk
flag_alp_wk       =  1, 1, 1, 1, 10    
name_alp_wk       =  alp_wk
# ale
flag_ale          =  1, 1, 1, 1, 10    
name_ale          =  ale
# alp
flag_alp          =  1, 1, 1, 1, 10    
name_alp          =  alp
# Convective INhibition
flag_cin          =  1, 1, 1, 1, 10    
name_cin          =  cin
# WAPE
flag_wape         =  1, 1, 1, 1, 10    
name_wape         =  wape
# u, v w t q et phi aux niveaux 200, 500, 700 et 850 hPa
flag_u850         =  1, 1, 3, 10, 10    
name_u850         =  u850 
flag_u700         =  1, 1, 3, 10, 10    
name_u700         =  u700
flag_u500         =  1, 1, 3, 10, 10    
name_u500         =  u500
flag_u200         =  1, 1, 3, 10, 10    
name_u200         =  u200
flag_v850         =  1, 1, 3, 10, 10    
name_v850         =  v850 
flag_v700         =  1, 1, 3, 10, 10    
name_v700         =  v700
flag_v500         =  1, 1, 3, 10, 10    
name_v500         =  v500
flag_v200         =  1, 1, 3, 10, 10    
name_v200         =  v200
flag_w850         =  1, 1, 3, 10, 10    
name_w850         =  w850
flag_w700         =  1, 1, 3, 10, 10    
name_w700         =  w700
flag_w500         =  1, 1, 3, 10, 10    
name_w500         =  w500
flag_w200         =  1, 1, 3, 10, 10    
name_w200         =  w200
flag_t850         =  1, 1, 3, 10, 10    
name_t850         =  t850
flag_t700         =  1, 1, 3, 10, 10    
name_t700         =  t700
flag_t500         =  1, 1, 3, 10, 10    
name_t500         =  t500
flag_t200         =  1, 1, 3, 10, 10    
name_t200         =  t200
flag_q850         =  1, 1, 3, 10, 10    
name_q850         =  q850
flag_q700         =  1, 1, 3, 10, 10    
name_q700         =  q700
flag_q500         =  1, 1, 3, 10, 10    
name_q500         =  q500
flag_q200         =  1, 1, 3, 10, 10    
name_q200         =  q200
flag_phi850       =  1, 1, 3, 10, 10    
name_phi850       =  phi850 
flag_phi700       =  1, 1, 3, 10, 10    
name_phi700       =  phi700
flag_phi500       =  1, 1, 3, 10, 10    
name_phi500       =  phi500
flag_phi200       =  1, 1, 3, 10, 10    
name_phi200       =  phi200
# Temp mixte oce-sic
flag_t_oce_sic    =  1, 10, 10, 10, 10    
name_t_oce_sic    =  t_oce_sic
# Weak inversion
flag_weakinv      =  10, 1, 10, 10, 10    
name_weakinv      =  weakinv
# dTheta mini
flag_dthmin       =  10, 1, 10, 10, 10    
name_dthmin       =  dthmin
# 10m zonal and meriden wind (ter sic lic oce)
flag_u10_ter      =  10, 4, 10, 10, 10    
name_u10_ter      =  u10_ter 
flag_u10_lic      =  10, 4, 10, 10, 10    
name_u10_lic      =  u10_lic
flag_u10_oce      =  10, 4, 10, 10, 10    
name_u10_oce      =  u10_oce
flag_u10_sic      =  10, 4, 10, 10, 10    
name_u10_sic      =  u10_sic 
flag_v10_ter      =  10, 4, 10, 10, 10    
name_v10_ter      =  v10_ter
flag_v10_lic      =  10, 4, 10, 10, 10    
name_v10_lic      =  v10_lic
flag_v10_oce      =  10, 4, 10, 10, 10    
name_v10_oce      =  v10_oce
flag_v10_sic      =  10, 4, 10, 10, 10    
name_v10_sic      =  v10_sic
# Cloud optical thickness
flag_cldtau       =  10, 5, 10, 10, 10    
name_cldtau       =  cldtau
# Cloud optical emissivity
flag_cldemi       =  10, 5, 10, 10, 10    
name_cldemi       =  cldemi
# Relative humidity at 2m
flag_rh2m         =  10, 5, 10, 10, 10    
name_rh2m         =  rh2m
# Saturant humidity at 2m
flag_qsat2m       =  10, 5, 10, 10, 10    
name_qsat2m       =  qsat2m
# Surface air potential temperature
flag_tpot         =  10, 5, 10, 10, 10    
name_tpot         =  tpot
# Surface air equivalent potential temperature
flag_tpote        =  10, 5, 10, 10, 10    
name_tpote        =  tpote
# TKE, tke max and tke (ter sic lic oce)
flag_tke          =  4, 10, 10, 10, 10    
name_tke          =  tke
flag_tke_max      =  4, 10, 10, 10, 10    
name_tke_max      =  tke_max
flag_tke_ter      =  10, 4, 10, 10, 10    
name_tke_ter      =  tke_ter 
flag_tke_lic      =  10, 4, 10, 10, 10    
name_tke_lic      =  tke_lic
flag_tke_oce      =  10, 4, 10, 10, 10    
name_tke_oce      =  tke_oce
flag_tke_sic      =  10, 4, 10, 10, 10    
name_tke_sic      =  tke_sic
flag_tke_max_ter  =  10, 4, 10, 10, 10    
name_tke_max_ter  =  tke_max_ter
flag_tke_max_lic  =  10, 4, 10, 10, 10    
name_tke_max_lic  =  tke_max_lic
flag_tke_max_oce  =  10, 4, 10, 10, 10    
name_tke_max_oce  =  tke_max_oce
flag_tke_max_sic  =  10, 4, 10, 10, 10    
name_tke_max_sic  =  tke_max_sic
# Kz melange
flag_kz           =  4, 10, 10, 10, 10    
name_kz           =  kz
# Kz max melange
flag_kz_max       =  4, 10, 10, 10, 10    
name_kz_max       =  kz_max
# Sfce net SW radiation OR
flag_SWnetOR      =  10, 10, 2, 10, 10    
name_SWnetOR      =  SWnetOR
# Sfce incident SW radiation OR
flag_SWdownOR     =  10, 10, 2, 10, 10    
name_SWdownOR     =  SWdownOR
# Sfce incident LW radiation OR
flag_LWdownOR     =  10, 10, 2, 10, 10    
name_LWdownOR     =  LWdownOR
# Solid Large-scale Precip
flag_snowl        =  10, 1, 10, 10, 10    
name_snowl        =  snowl
# cape max
flag_cape_max     =  10, 1, 10, 10, 10    
name_cape_max     =  cape_max
# Down. IR rad. at surface
flag_solldown     =  10, 1, 10, 1, 10    
name_solldown     =  solldown
# Boundary-layer dTs(o)
flag_dtsvdfo      =  10, 10, 10, 1, 10    
name_dtsvdfo      =  dtsvdfo
# Boundary-layer dTs(t)
flag_dtsvdft      =  10, 10, 10, 1, 10    
name_dtsvdft      =  dtsvdft
# Boundary-layer dTs(g)
flag_dtsvdfg      =  10, 10, 10, 1, 10    
name_dtsvdfg      =  dtsvdfg
# Boundary-layer dTs(g)
flag_dtsvdfi      =  10, 10, 10, 1, 10    
name_dtsvdfi      =  dtsvdfi
# rugosity
flag_rugs         =  10, 10, 10, 1, 1    
name_rugs         =  rugs
# Cloud liquid water content
flag_lwcon        =  2, 5, 10, 10, 1    
name_lwcon        =  lwcon
# Cloud ice water content
flag_iwcon        =  2, 5, 10, 10, 10    
name_iwcon        =  iwcon
# Air temperature
flag_temp         =  2, 3, 4, 1, 1    
name_temp         =  temp
# Potential air temperature
flag_theta        =  2, 3, 4, 1, 1    
name_theta        =  theta
# Specific humidity
flag_ovap         =  2, 3, 4, 1, 1    
name_ovap         =  ovap
# Geopotential height
flag_wvapp        =  2, 10, 10, 10, 10    
name_wvapp        =  wvapp
# Zonal wind
flag_geop         =  2, 3, 10, 1, 1    
name_geop         =  geop
# Zonal wind
flag_vitu         =  2, 3, 4, 1, 1    
name_vitu         =  vitu
# Meridional wind
flag_vitv         =  2, 3, 4, 1, 1    
name_vitv         =  vitv
# Vertical wind
flag_vitw         =  2, 3, 10, 10, 1    
name_vitw         =  vitw
# Air pressure
flag_pres         =  2, 3, 10, 1, 1    
name_pres         =  pres
# Cloud Fraction
flag_rneb         =  2, 5, 10, 10, 1    
name_rneb         =  rneb
# Convective Cloud Fraction
flag_rnebcon      =  2, 5, 10, 10, 1    
name_rnebcon      =  rnebcon
# Relative humidity
flag_rhum         =  2, 10, 10, 10, 10    
name_rhum         =  rhum
# Ozone concentration
flag_ozone        =  2, 10, 10, 10, 10    
name_ozone        =  ozone
# saturated updraft
flag_upwd         =  2, 10, 10, 10, 10    
name_upwd         =  upwd
# Physics dT
flag_dtphy        =  2, 10, 10, 10, 1    
name_dtphy        =  dtphy
# Physics dq
flag_dqphy        =  2, 10, 10, 10, 1    
name_dqphy        =  dqphy
# Convective precipitation lic and ice
flag_pr_con_l     =  2, 10, 10, 10, 10    
name_pr_con_l     =  pr_con_l
flag_pr_con_i     =  2, 10, 10, 10, 10    
name_pr_con_i     =  pr_con_i
# Large scale precipitation lic and ice
flag_pr_lsc_l     =  2, 10, 10, 10, 10    
name_pr_lsc_l     =  pr_lsc_l
flag_pr_lsc_i     =  2, 10, 10, 10, 10    
name_pr_lsc_i     =  pr_lsc_i
# Albedo surf, Snow age and rugosity (ter sic lic oce)
flag_albe_ter     =  3, 4, 10, 1, 10    
name_albe_ter     =  albe_ter 
flag_albe_lic     =  3, 4, 10, 1, 10    
name_albe_lic     =  albe_lic
flag_albe_oce     =  3, 4, 10, 1, 10    
name_albe_oce     =  albe_oce
flag_albe_sic     =  3, 4, 10, 1, 10    
name_albe_sic     =  albe_sic 
flag_ages_ter     =  3, 10, 10, 10, 10    
name_ages_ter     =  ages_ter
flag_ages_lic     =  3, 10, 10, 10, 10    
name_ages_lic     =  ages_lic
flag_ages_oce     =  3, 10, 10, 10, 10    
name_ages_oce     =  ages_oce
flag_ages_sic     =  3, 10, 10, 10, 10    
name_ages_sic     =  ages_sic
flag_rugs_ter     =  3, 4, 10, 1, 10    
name_rugs_ter     =  rugs_ter 
flag_rugs_lic     =  3, 4, 10, 1, 10    
name_rugs_lic     =  rugs_lic
flag_rugs_oce     =  3, 4, 10, 1, 10    
name_rugs_oce     =  rugs_oce
flag_rugs_sic     =  3, 4, 10, 1, 10    
name_rugs_sic     =  rugs_sic
# Surface albedo
flag_albs         =  3, 10, 10, 1, 10    
name_albs         =  albs
# Surface albedo LW
flag_albslw       =  3, 10, 10, 1, 10    
name_albslw       =  albslw
# Convective Cloud Liquid water content
flag_clwcon       =  4, 10, 10, 10, 10    
name_clwcon       =  clwcon
# undilute adiab updraft
flag_Ma           =  4, 10, 10, 10, 10    
name_Ma           =  Ma
# saturated downdraft
flag_dnwd         =  4, 10, 10, 10, 10    
name_dnwd         =  dnwd
# unsat. downdraft
flag_dnwd0        =  4, 10, 10, 10, 10    
name_dnwd0        =  dnwd0
# Dynamics dT dQ dU dV, .....
flag_dtdyn        =  4, 10, 10, 10, 1
name_dtdyn        =  dtdyn
flag_dqdyn        =  4, 10, 10, 10, 1    
name_dqdyn        =  dqdyn
flag_dudyn        =  4, 10, 10, 10, 1    
name_dudyn        =  dudyn
flag_dvdyn        =  4, 10, 10, 10, 1    
name_dvdyn        =  dvdyn 
flag_dtcon        =  4, 5, 10, 10, 10    
name_dtcon        =  dtcon
flag_ducon        =  4, 10, 10, 10, 10    
name_ducon        =  ducon
flag_dqcon        =  4, 5, 10, 10, 10    
name_dqcon        =  dqcon
flag_dtwak        =  4, 5, 10, 10, 10    
name_dtwak        =  dtwak
flag_dqwak        =  4, 5, 10, 10, 10    
name_dqwak        =  dqwak
flag_wake_h       =  4, 5, 10, 10, 10    
name_wake_h       =  wake_h
flag_wake_s       =  4, 5, 10, 10, 10    
name_wake_s       =  wake_s
flag_wake_deltat  =  4, 5, 10, 10, 10    
name_wake_deltat  =  wake_deltat
flag_wake_deltaq  =  4, 5, 10, 10, 10    
name_wake_deltaq  =  wake_deltaq
flag_wake_omg     =  4, 5, 10, 10, 10    
name_wake_omg     =  wake_omg 
flag_Vprecip      =  10, 10, 10, 10, 10    
name_Vprecip      =  Vprecip
flag_ftd          =  4, 5, 10, 10, 10    
name_ftd          =  ftd
flag_fqd          =  4, 5, 10, 10, 10    
name_fqd          =  fqd
flag_dtlsc        =  4, 10, 10, 10, 10    
name_dtlsc        =  dtlsc
flag_dtlschr      =  4, 10, 10, 10, 10    
name_dtlschr      =  dtlschr
flag_dqlsc        =  4, 10, 10, 10, 10    
name_dqlsc        =  dqlsc
flag_dtvdf        =  4, 10, 10, 1, 10    
name_dtvdf        =  dtvdf
flag_dqvdf        =  4, 10, 10, 1, 10    
name_dqvdf        =  dqvdf
flag_dteva        =  4, 10, 10, 10, 10    
name_dteva        =  dteva
flag_dqeva        =  4, 10, 10, 10, 10    
name_dqeva        =  dqeva
flag_ptconv       =  4, 10, 10, 10, 10    
name_ptconv       =  ptconv
flag_ratqs        =  4, 10, 10, 10, 10    
name_ratqs        =  ratqs
flag_dtthe        =  4, 10, 10, 10, 10    
name_dtthe        =  dtthe
flag_f_th         =  4, 10, 10, 10, 10    
name_f_th         =  f_th
flag_e_th         =  4, 10, 10, 10, 10    
name_e_th         =  e_th
flag_w_th         =  4, 10, 10, 10, 10    
name_w_th         =  w_th
flag_lambda_th    =  4, 10, 10, 10, 10    
name_lambda_th    =  lambda_th
flag_q_th         =  4, 10, 10, 10, 10    
name_q_th         =  q_th
flag_a_th         =  4, 10, 10, 10, 10    
name_a_th         =  a_th
flag_d_th         =  4, 10, 10, 10, 10    
name_d_th         =  d_th
flag_f0_th        =  4, 10, 10, 10, 10    
name_f0_th        =  f0_th
flag_zmax_th      =  4, 10, 10, 10, 10    
name_zmax_th      =  zmax_th
flag_dqthe        =  4, 10, 10, 10, 1    
name_dqthe        =  dqthe
flag_dtajs        =  4, 10, 10, 10, 10    
name_dtajs        =  dtajs
flag_dqajs        =  4, 10, 10, 10, 10    
name_dqajs        =  dqajs
flag_dtswr        =  4, 10, 10, 10, 1    
name_dtswr        =  dtswr
flag_dtsw0        =  4, 10, 10, 10, 10    
name_dtsw0        =  dtsw0 
flag_dtlwr        =  4, 10, 10, 10, 1    
name_dtlwr        =  dtlwr
flag_dtlw0        =  4, 10, 10, 10, 10    
name_dtlw0        =  dtlw0
flag_dtec         =  4, 10, 10, 10, 10    
name_dtec         =  dtec
flag_duvdf        =  4, 10, 10, 10, 10    
name_duvdf        =  duvdf
flag_dvvdf        =  4, 10, 10, 10, 10    
name_dvvdf        =  dvvdf
flag_duoro        =  4, 10, 10, 10, 10    
name_duoro        =  duoro
flag_dvoro        =  4, 10, 10, 10, 10    
name_dvoro        =  dvoro
flag_dulif        =  4, 10, 10, 10, 10    
name_dulif        =  dulif
flag_dvlif        =  4, 10, 10, 10, 10    
name_dvlif        =  dvlif
###! Attention a refaire correctement
flag_trac01       =  4, 10, 10, 10, 10    
name_trac01       =  trac01 
flag_trac02       =  4, 10, 10, 10, 10    
name_trac02       =  trac02

