# $Id: run.def 1403 2010-07-01 09:02:53Z fairhead $
#
## Fichier de configuration general
## 
#INCLUDEDEF=physiq.def
#INCLUDEDEF=orchidee.def
#INCLUDEDEF=output.def
#INCLUDEDEF=config.def
#INCLUDEDEF=run_icosa.def
INCLUDEDEF=gcm.def
INCLUDEDEF=earth_const.def
INCLUDEDEF=start.def

## Type de calendrier utilise
## valeur possible: earth_360d (defaut), earth_365d, earth_366d
calend=earth_360d
## Jour de l'etat initial ( = 350  si 20 Decembre ,par expl. ,comme ici )
dayref=1
##  Annee de l'etat  initial (   avec  4  chiffres   )
anneeref=1980

# Deactivate annual cycle
solarlong0 = 1000.

## Remise a zero de la date initiale
raz_date=0
## niveau d'impression de controle
prt_level=0

ip_ebil_phy=0
ip_ebil_dyn=1

# Nombre de jours d'integration
nday=2
## periode de sortie des variables de controle (en pas)
iconser=20
## periode d'ecriture du fichier histoire (en jour)
iecri=1
## flag de sortie dynzon
ok_dynzon=n
## periode de stockage fichier dynzon (en jour)
periodav= 30.
## activation du calcul d equilibrage de charge
adjust=n
## activation du filtre fft
use_filtre_fft=n
