#------------- Planet ---------------
radius=6.37122e6
omega=7.292e-5
g=9.80616
cpp=1004.5
kappa=0.2857143
preff=1e5

#------------- Dynamics  ------------

#-------------- Mesh ----------------
nbp=21
optim_it=500
nsplit_i=2
nsplit_j=2
llm=30
omp_level_size=1
disvert=ncarl30

#------------ Numerics --------------
dt=480
nqtot=2
itau_adv=3

#----------- Dissipation ------------
nitergdiv=2
tau_graddiv=10000
nitergrot=2
tau_gradrot=10000
niterdivgrad=2
tau_divgrad=10000

#-------------- Physics -------------
itau_physics=1
physics=plugin

#---------------- Run ---------------
run_length=2592000
write_period=21600

#run_length=4800
#write_period=480

etat0=dcmip4
dcmip4_testcase=1

#------------ Diagnostics -----------
diagflux=.TRUE.
