# $Id: run.def 1403 2010-07-01 09:02:53Z fairhead $
#
## Fichier de configuration general
## 
INCLUDEDEF=physiq.def
INCLUDEDEF=orchidee.def
INCLUDEDEF=output.def
#INCLUDEDEF=gcm.def
INCLUDEDEF=config.def
INCLUDEDEF=run_icosa.def

## Type de calendrier utilise
## valeur possible: earth_360d (defaut), earth_365d, earth_366d
calend=earth_360d
## Jour de l'etat initial ( = 350  si 20 Decembre ,par expl. ,comme ici )
dayref=1
##  Annee de l'etat  initial (   avec  4  chiffres   )
anneeref=1980

## nb jour du run (LMDZ only)
nday=1

## Remise a zero de la date initiale
raz_date=0
## niveau d'impression de controle
prt_level=0

#physique : iflag_phy 1 : standard avec redemarage : 101 start aquaplanet 
iflag_phys=1
#iflag_phys=101

## avec ou sans fichiers de demarrage (start.nc, startphy.nc) ?
## (sans fichiers de demarrage, initialisation des champs par iniacademic
##  dans la dynamique)

create_etat0_limit=no
