#------------- Planet ---------------
radius=6.37122e6
omega=0.
g=9.80616
cpp=1004.5
kappa=0.2857143
preff=1e5
#scale_factor=500
#------------- Dynamics  ------------
#-------------- Mesh ----------------
nbp=21
optim_it=500
nsplit_i=2
nsplit_j=3
llm=60
disvert=ncar
ncar_disvert_c=1
ncar_dz=500
ncar_T0=300
ncar_p0=1e5
#------------ Numerics --------------
dt=480
dysl_caldyn_vert=.TRUE.
caldyn_vert=conservative
#----------- Dissipation ------------
nitergdiv=2
tau_graddiv=90000
nitergrot=2
tau_gradrot=90000
niterdivgrad=2
tau_divgrad=90000
rayleigh_friction_type=dcmip2_schaer_noshear
rayleigh_friction_tau=12500
#-------------- Physics -------------
#---------------- Run ---------------
run_length=1.8e6
write_period=48000
etat0=dcmip2_schaer_noshear
#------------ Diagnostics -----------
