grid_type = icosahedral

#------------- Planet ---------------
radius=6.37122e6
omega=7.292e-5
g=9.80616
cpp=1004.5
kappa=0.2857143
preff=1e5
#------------- Nudging  ------------
guided_type=nudging
guided_nudging_field=wind
nudging_center_lat=90.
#nudging_radius=1.5e7
nudging_radius=0.
nudging_relaxation_time=21600.
#nudging_time=86400
nudging_time=86400
dcmip4_up0=0
#------------- Dynamics  ------------
#-------------- Mesh ----------------
#nbp=80
nbp=40
nsplit_i=2
nsplit_j=2
optim_it=500
llm=30
disvert=ncarl30
#------------ Numerics --------------
dt=300
nqtot=2
itau_adv=3
#----------- Dissipation ------------
nitergdiv=2
tau_graddiv=10000
nitergrot=2
tau_gradrot=10000
niterdivgrad=2
tau_divgrad=10000
#-------------- Physics -------------
#---------------- Run ---------------
run_length=5184000
#write_period=3600
write_period=3600
etat0=dcmip4
dcmip4_testcase=1
#------------ Diagnostics -----------
diagflux=.TRUE.
