#planetary radius : real (default=37122E6)
radius=6.371229E6

# gravity : real (default=9.80616)
g=9.80665

#planetary rotation rate (default=7.292E-5)
omega=7.292E-5

# kappa=Rd/cpp (default=0.2857143)
kappa=0.2857143
#kappa=0.285773692052  

# Heat capacity at constant pressure real (default=1004.70885)
#cpp=1004.5
cpp= 1004.70885783307

# Reference pressure : real (default=101325.)
preff=101325.

# Scale factor for small planet experiment : real (default=1.)
scale_factor=1.

# Precision of NetCDF output
netcdf_prec = double

# solarlong0 = -9999.999 for normal run
# solarlong0 = 1000 for aquaplanet run
solarlong0 = _AUTO_ : DEFAULT = -9999.999

