VEGET=n
R_ecc=0
pmagic=0.
ok_cdnc=n
ok_ade=n
ok_aie=n
flag_aerosol=0
read_climoz=-1
ok_isccp=n
solarlong0 = 1000.
heldsz_p0=101080 ! cf LMDZ5
