#
# $Header$
#

DEBUG_INFO=n
# WEATHER_GENERATOR is not set
#FORCING_FILE=/home/polcher/ISLSCP/islscp_Euro_87.nc
HEIGHT_LEV1=2.0
SPLIT_DT=12
RESTART_FILEIN=default
RESTART_FILEOUT=driver_rest.nc
TIME_SKIP=0
TIME_LENGTH=30d
# IMPLICIT is not set
NO_INTER=y
SPRED_PREC=1
NETRAD_CONS=n
#
# IOIPSL
#

#
# PARAMETERS
#

#
# SECHIBA
#
# STOMATE_OK_CO2 is not set
# STOMATE_OK_STOMATE is not set
# STOMATE_OK_DGVM is not set
# STOMATE_WATCHOUT is not set
SECHIBA_restart_in=start_sech.nc
SECHIBA_rest_out=sechiba_rest.nc
SECHIBA_reset_time=y
# SECHIBA_reset_time is not set
OUTPUT_FILE=sechiba_out.nc
WRITE_STEP=86400
SECHIBA_HISTLEVEL=10
STOMATE_OUTPUT_FILE=stomate_history.nc
STOMATE_HIST_DT=10.
STOMATE_HISTLEVEL=0
SECHIBA_DAY=0.0
SECHIBA_ZCANOP=0.5
DT_SLOW=86400.
# IMPOSE_VEG is not set
VEGETATION_FILE=carteveg5km.nc
DIFFUCO_LEAFCI=233.
CONDVEG_SNOWA=default
# IMPOSE_AZE is not set
SOILALB_FILE=soils_param.nc
SOILTYPE_FILE=soils_param.nc 
ENERBIL_TSURF=280.
HYDROL_SNOW=0.0
HYDROL_SNOWAGE=0.0
HYDROL_SNOWICE=0.0
HYDROL_SNOWICEAGE=0.0
HYDROL_HDRY=1.0
HYDROL_HUMR=1.0
HYDROL_BQSB=default
HYDROL_GQSB=0.0
HYDROL_DSG=0.0
HYDROL_DSP=default
HYDROL_QSV=0.0
THERMOSOIL_TPRO=280.
